◎M_FADE	FADEOUT.FNC	ﾊﾟｰｺﾚ1\041\TOOLS
書式		m_fade(s)
引数		int
戻り値		int
機能		s(1-255)の値の速さでOPMの音をﾌｪｲﾄﾞｱｳﾄする。大きいほど速くﾌｪｲﾄﾞｱｳﾄ。
		省略値s=16。戻り値は「0=正常終了」「-1=OPMFADE.Xが組み込まれていない」
		「－2=値が異常」「－3=ﾌｪｲﾄﾞｱｳﾄできない」となる。
参照		OPMFADE.Xが必要。こちらを参照のこと
コンパイル	可

